Lymphdrainage mit Infrarot

Lymphdrainage mit Infrarot in Weiden – Detox & Figurformung

Sanfte Entschlackung, gesteigerte Fettverbrennung & straffere Konturen

Diese innovative Behandlung kombiniert die wohltuende Wirkung einer mechanischen Lymphdrainage mit tiefenwirksamer Infrarotwärme. Durch gezielten Druck, sanfte Massageimpulse und wärmende Energie wird das Lymphsystem aktiviert, der Stoffwechsel angeregt und eingelagerte Flüssigkeit aus dem Gewebe abtransportiert – für spürbare Leichtigkeit und eine sichtbar glattere Silhouette. Lymphdrainage mit Infrarot Weiden.

Vorteile der Lymphdrainage mit Infrarot

Entschlackt und entwässert das Gewebe

Reduziert Cellulite und verbessert die Hautstruktur

Fördert die Regeneration und Durchblutung

Wirkt entspannend, entlastend und energetisierend

Unterstützt die Figurformung – ideal bei Diät oder Bodyforming

Ideal kombinierbar mit Kryolipolyse

Die Lymphdrainage mit Infrarot unterstützt den Abtransport der durch Kältebehandlung zerstörten Fettzellen und verstärkt die Wirkung der Kryolipolyse deutlich. Diese Kombination ist besonders effektiv bei lokalen Fettdepots und zur nachhaltigen Hautstraffung.

So läuft die Behandlung ab

Während der Anwendung liegst du entspannt in einem speziellen Anzug, der über Beine, Bauch und Hüften sanfte Druckwellen verteilt. Gleichzeitig dringt Infrarotwärme tief ins Gewebe ein und stimuliert den Stoffwechsel – ganz ohne Kreislaufbelastung. Die Behandlung wirkt nicht nur effektiv, sondern auch angenehm entspannend und regenerierend.

Behandlungsinformationen

Dauer pro Sitzung: ca. 60 Minuten

Preise:

Einzelbehandlung: 69 €

3er-Kur: 189 €

6er-Kur: 359 €

9er-Kur: 559 €

Hinweis: Je regelmäßiger die Anwendung, desto nachhaltiger der Effekt – besonders empfohlen in Kurform oder in Kombination mit Bodyforming-Treatments wie Kryolipolyse.

Unser Standort in Weiden in der Oberpfalz

Sie finden uns im Herzen von Weiden – nur wenige Minuten von Amberg, Nabburg, Tirschenreuth oder Neustadt entfernt. Ideal für Kundinnen und Kunden im Umkreis von bis zu 100 km.

<br />

Erleben Sie Detox, Figurformung & Entspannung in einer Anwendung – vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin!

ONLINE TERMIN BUCHEN

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen oder Terminwünschen erreichen Sie uns unter:

0961 20697072

info@beautyweiden.de

Beauty Lounge Weiden – Ihre Experten für Lymphdrainage mit Infrarot in Weiden und Umgebung.

Diese Behandlung lässt sich ideal mit unserer Fatburner / Bodyformer Anwendung kombinieren – für noch bessere Hautstraffung und definierte Konturen.

The post Lymphdrainage mit Infrarot first appeared on Beauty Lounge Weiden.